-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.88


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.360627997401
cusum  =  0.0796951186709
eta  =  0.810748126158
hl_amp_ratio  =  0.381001996739
kurtosis  =  0.170705292839
n_points  =  299
period  =  0.40501849147
period_SNR  =  46.2030416032
period_log10FAP  =  -36.338930059
period_uncertainty  =  6.59025921389e-05
phase_cusum  =  0.23938045366
phase_eta  =  0.0903850691953
phi21  =  0.843091144124
phi31  =  1.93286495429
quartile31  =  0.36
r21  =  0.553057334031
r31  =  0.302627985908
shapiro_w  =  0.870775878429
skewness  =  -1.0859473979
slope_per10  =  -0.132139989047
slope_per90  =  0.16046363791
stetson_k  =  0.689077409925
weighted_mean  =  13.0837829029
weighted_std  =  0.307955505981
