-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.99


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.412196205948
cusum  =  0.124696184612
eta  =  0.548539609363
hl_amp_ratio  =  0.197374600182
kurtosis  =  -0.390631156704
n_points  =  299
period  =  0.442678358315
period_SNR  =  47.5671256926
period_log10FAP  =  -41.5276566235
period_uncertainty  =  8.99798517119e-05
phase_cusum  =  0.330314811701
phase_eta  =  0.074599134898
phi21  =  0.73139971697
phi31  =  1.4344764414
quartile31  =  0.5
r21  =  0.461095399953
r31  =  0.335063055336
shapiro_w  =  0.836354076862
skewness  =  -0.970578660896
slope_per10  =  -0.0955518683704
slope_per90  =  0.143619034041
stetson_k  =  0.646694635807
weighted_mean  =  15.1345804829
weighted_std  =  0.370257577089
