-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.301108512505
cusum  =  0.110040775053
eta  =  0.608577599897
hl_amp_ratio  =  0.482704443209
kurtosis  =  -0.751753028257
n_points  =  296
period  =  0.52738148063
period_SNR  =  41.3034660223
period_log10FAP  =  -33.6476658646
period_uncertainty  =  7.98047170606e-05
phase_cusum  =  0.28230185869
phase_eta  =  0.226025874748
phi21  =  0.849048320904
phi31  =  2.03168985418
quartile31  =  0.41
r21  =  0.529100430176
r31  =  0.36100347526
shapiro_w  =  0.937101364136
skewness  =  -0.567584269579
slope_per10  =  -0.122791410708
slope_per90  =  0.200506778891
stetson_k  =  0.763444176721
weighted_mean  =  15.1412645954
weighted_std  =  0.266103085129
