-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  NonVar
class_probability =  0.35


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.0237612781547
cusum  =  0.132130417124
eta  =  1.47935470587
hl_amp_ratio  =  0.67631454403
kurtosis  =  1.54810902775
n_points  =  295
period  =  0.436818353472
period_SNR  =  14.4285405405
period_log10FAP  =  -2.65181979234
period_uncertainty  =  4.38022920897e-05
phase_cusum  =  0.135075635402
phase_eta  =  1.81707025158
phi21  =  -0.497522433594
phi31  =  -2.7155024496
quartile31  =  0.055
r21  =  0.382480044002
r31  =  0.441077601335
shapiro_w  =  0.952421844006
skewness  =  -0.908709765394
slope_per10  =  -0.145424960999
slope_per90  =  0.140839180147
stetson_k  =  0.74867609919
weighted_mean  =  15.3235056929
weighted_std  =  0.0491343059243
