-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.336201302368
cusum  =  0.107750409171
eta  =  0.494432203056
hl_amp_ratio  =  0.313710977156
kurtosis  =  -0.353426353583
n_points  =  281
period  =  0.482789077665
period_SNR  =  40.8285768678
period_log10FAP  =  -37.8873817628
period_uncertainty  =  6.68571825394e-05
phase_cusum  =  0.273663771481
phase_eta  =  0.293001280234
phi21  =  0.677711005277
phi31  =  -1.51606924094
quartile31  =  0.42
r21  =  0.429447290264
r31  =  0.155535982383
shapiro_w  =  0.874300658703
skewness  =  -0.9181256835
slope_per10  =  -0.088971204637
slope_per90  =  0.104923332366
stetson_k  =  0.70231232275
weighted_mean  =  15.06039762
weighted_std  =  0.304614013062
