-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.44


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.174771750553
cusum  =  0.161315163587
eta  =  0.53742501481
hl_amp_ratio  =  1.05370230365
kurtosis  =  -0.87365449434
n_points  =  287
period  =  0.412790394201
period_SNR  =  45.7664789175
period_log10FAP  =  -42.2929442188
period_uncertainty  =  6.84561202854e-05
phase_cusum  =  0.247925444866
phase_eta  =  0.430232341515
phi21  =  -1.40907351942
phi31  =  -3.21079629283
quartile31  =  0.24
r21  =  0.217711725994
r31  =  0.0369477253652
shapiro_w  =  0.969952642918
skewness  =  -0.217064403998
slope_per10  =  -0.108823115459
slope_per90  =  0.091693154266
stetson_k  =  0.849153766568
weighted_mean  =  14.2575453056
weighted_std  =  0.150750005864
