-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.72


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.215558213953
cusum  =  0.137137119047
eta  =  0.645397823295
hl_amp_ratio  =  1.0665107929
kurtosis  =  -1.3890185798
n_points  =  297
period  =  0.286751526841
period_SNR  =  57.3613391543
period_log10FAP  =  -48.6930999626
period_uncertainty  =  2.83136816282e-05
phase_cusum  =  0.240256100751
phase_eta  =  0.278584057535
phi21  =  1.74883904763
phi31  =  -0.471250551925
quartile31  =  0.32
r21  =  0.145496217473
r31  =  0.124905680367
shapiro_w  =  0.931451261044
skewness  =  0.038881783932
slope_per10  =  -0.0652151822291
slope_per90  =  0.0720275953919
stetson_k  =  0.896756726161
weighted_mean  =  15.1079375823
weighted_std  =  0.164650612948
