-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  EB_EC
class_probability =  0.66


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.205967124185
cusum  =  0.13696911933
eta  =  0.854970895562
hl_amp_ratio  =  1.68940687771
kurtosis  =  -0.862732563009
n_points  =  274
period  =  0.131833139147
period_SNR  =  55.3955505339
period_log10FAP  =  -41.5703306108
period_uncertainty  =  7.03335144329e-06
phase_cusum  =  0.271264097386
phase_eta  =  0.343672418067
phi21  =  -0.0780276468934
phi31  =  -2.13185046721
quartile31  =  0.27
r21  =  0.194871525908
r31  =  0.0795252202977
shapiro_w  =  0.960911273956
skewness  =  0.290731937617
slope_per10  =  -0.0514954143604
slope_per90  =  0.0380734573247
stetson_k  =  0.839652248587
weighted_mean  =  14.541305469
weighted_std  =  0.159253575507
