-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.52


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.16212518139
cusum  =  0.130297988114
eta  =  0.59151867167
hl_amp_ratio  =  0.788463483416
kurtosis  =  -0.305985205549
n_points  =  286
period  =  0.397868489842
period_SNR  =  35.3324282739
period_log10FAP  =  -29.323149208
period_uncertainty  =  4.54063378546e-05
phase_cusum  =  0.228104822458
phase_eta  =  0.732181210671
phi21  =  -1.34855486626
phi31  =  -0.273252453684
quartile31  =  0.2075
r21  =  0.326969021003
r31  =  0.147281801519
shapiro_w  =  0.965559601784
skewness  =  -0.501942955686
slope_per10  =  -0.0614492558296
slope_per90  =  0.110240152255
stetson_k  =  0.7733336958
weighted_mean  =  14.8137358694
weighted_std  =  0.154699247407
