-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  NonVar
class_probability =  0.77


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.0156959422023
cusum  =  0.150713750115
eta  =  1.49383109613
hl_amp_ratio  =  1.05654524778
kurtosis  =  1.02750801422
n_points  =  282
period  =  0.397697817593
period_SNR  =  11.5827252408
period_log10FAP  =  -1.98446446923
period_uncertainty  =  5.44617462525e-05
phase_cusum  =  0.15030256726
phase_eta  =  1.96223928723
phi21  =  0.00274108038396
phi31  =  0.32527276206
quartile31  =  0.04
r21  =  0.473750585398
r31  =  0.134021886188
shapiro_w  =  0.977083444595
skewness  =  0.00342604498082
slope_per10  =  -0.19620507914
slope_per90  =  0.221270267696
stetson_k  =  0.776779748844
weighted_mean  =  15.2479532185
weighted_std  =  0.0292485132311
