-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  EB_ESD
class_probability =  0.58


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.261067066148
cusum  =  0.203624200636
eta  =  0.675180290666
hl_amp_ratio  =  4.19495319062
kurtosis  =  2.15235788119
n_points  =  270
period  =  0.359807204097
period_SNR  =  45.0969441325
period_log10FAP  =  -32.0201119848
period_uncertainty  =  5.20102936486e-05
phase_cusum  =  0.247414085984
phase_eta  =  0.164298001056
phi21  =  3.12182299096
phi31  =  3.1118754966
quartile31  =  0.1575
r21  =  0.476475005773
r31  =  0.203077368541
shapiro_w  =  0.79996573925
skewness  =  1.64671621458
slope_per10  =  -0.104155854726
slope_per90  =  0.100044480123
stetson_k  =  0.632089157546
weighted_mean  =  14.9909265177
weighted_std  =  0.186552041609
