-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.350412666201
cusum  =  0.160694307676
eta  =  0.623814162103
hl_amp_ratio  =  0.403299252353
kurtosis  =  -0.282630104489
n_points  =  277
period  =  0.436076184494
period_SNR  =  45.4442420027
period_log10FAP  =  -37.8982836818
period_uncertainty  =  9.82055309128e-05
phase_cusum  =  0.217255483214
phase_eta  =  0.302762624147
phi21  =  0.601023913558
phi31  =  -1.67031625304
quartile31  =  0.39
r21  =  0.377152579626
r31  =  0.134342221928
shapiro_w  =  0.907792031765
skewness  =  -0.8417585488
slope_per10  =  -0.0865466135622
slope_per90  =  0.108585340243
stetson_k  =  0.731925971867
weighted_mean  =  15.4219787488
weighted_std  =  0.273143996949
