-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.99


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.330115814098
cusum  =  0.18131338932
eta  =  0.584413406223
hl_amp_ratio  =  0.352735640605
kurtosis  =  -0.953844682022
n_points  =  314
period  =  0.51051859856
period_SNR  =  43.2366571369
period_log10FAP  =  -38.2661860471
period_uncertainty  =  7.41214078766e-05
phase_cusum  =  0.288506696032
phase_eta  =  0.104306847969
phi21  =  -2.26904940623
phi31  =  -4.31960702504
quartile31  =  0.5275
r21  =  0.506186450968
r31  =  0.410754464776
shapiro_w  =  0.921307682991
skewness  =  -0.507736846557
slope_per10  =  -0.119155222157
slope_per90  =  0.165776476163
stetson_k  =  0.762883232128
weighted_mean  =  14.3121683187
weighted_std  =  0.322746815878
