-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.88


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.358959853524
cusum  =  0.163160975719
eta  =  0.543560880608
hl_amp_ratio  =  0.449784800207
kurtosis  =  -1.08592115741
n_points  =  309
period  =  0.493777292846
period_SNR  =  48.2082421414
period_log10FAP  =  -44.2390633309
period_uncertainty  =  8.38426489273e-05
phase_cusum  =  0.243895499958
phase_eta  =  0.106632845428
phi21  =  0.811459315195
phi31  =  1.82082104464
quartile31  =  0.58
r21  =  0.459136027381
r31  =  0.32123096613
shapiro_w  =  0.900681853294
skewness  =  -0.532885327199
slope_per10  =  -0.128972196373
slope_per90  =  0.132893452095
stetson_k  =  0.77033916961
weighted_mean  =  15.6878204743
weighted_std  =  0.340655739164
