-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.96


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.225333385224
cusum  =  0.121609526449
eta  =  0.733722479826
hl_amp_ratio  =  0.707315164752
kurtosis  =  -1.12055920458
n_points  =  303
period  =  0.317245757201
period_SNR  =  52.9620186023
period_log10FAP  =  -47.7595726807
period_uncertainty  =  4.62103730397e-05
phase_cusum  =  0.320576070668
phase_eta  =  0.387011271963
phi21  =  -3.08725785764
phi31  =  -4.75416232304
quartile31  =  0.33
r21  =  0.10277748362
r31  =  0.109392670099
shapiro_w  =  0.950863420963
skewness  =  -0.0948559035188
slope_per10  =  -0.0781628430557
slope_per90  =  0.0608673834926
stetson_k  =  0.85451020788
weighted_mean  =  14.6153277216
weighted_std  =  0.175837203933
