-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  EB_ESD
class_probability =  0.51


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.287948059003
cusum  =  0.126639241107
eta  =  0.842774108131
hl_amp_ratio  =  2.6005491092
kurtosis  =  -0.780682240363
n_points  =  310
period  =  0.15739724701
period_SNR  =  61.588053588
period_log10FAP  =  -47.749866378
period_uncertainty  =  7.09917583698e-06
phase_cusum  =  0.271408179919
phase_eta  =  0.136973776307
phi21  =  0.0542368441588
phi31  =  0.282313416226
quartile31  =  0.38
r21  =  0.333952750288
r31  =  0.158769639511
shapiro_w  =  0.905152320862
skewness  =  0.673148879158
slope_per10  =  -0.0420450199867
slope_per90  =  0.0445338115086
stetson_k  =  0.785223664462
weighted_mean  =  13.4636945962
weighted_std  =  0.228635511372
