-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.92


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.382658993584
cusum  =  0.162964342916
eta  =  0.505430019281
hl_amp_ratio  =  0.439346978905
kurtosis  =  -0.545781767828
n_points  =  310
period  =  0.46969189243
period_SNR  =  45.4997283603
period_log10FAP  =  -39.297519648
period_uncertainty  =  6.32155990039e-05
phase_cusum  =  0.214102622335
phase_eta  =  0.195273194641
phi21  =  0.693340283269
phi31  =  1.71551342533
quartile31  =  0.45
r21  =  0.491141413491
r31  =  0.291579084266
shapiro_w  =  0.907132267952
skewness  =  -0.75542479482
slope_per10  =  -0.0975298488549
slope_per90  =  0.120784844863
stetson_k  =  0.730761049516
weighted_mean  =  15.6827488895
weighted_std  =  0.325732184135
