-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.261867518889
cusum  =  0.12396908243
eta  =  0.619054558721
hl_amp_ratio  =  0.42511272852
kurtosis  =  -0.608542180264
n_points  =  287
period  =  0.559756701943
period_SNR  =  46.735052068
period_log10FAP  =  -38.0502860738
period_uncertainty  =  8.97506278475e-05
phase_cusum  =  0.30191116355
phase_eta  =  0.298523621314
phi21  =  0.84752711587
phi31  =  -1.22341669807
quartile31  =  0.39
r21  =  0.430435567496
r31  =  0.265734779168
shapiro_w  =  0.93962264061
skewness  =  -0.477699054258
slope_per10  =  -0.102522712423
slope_per90  =  0.146677197117
stetson_k  =  0.746417188051
weighted_mean  =  16.4372790718
weighted_std  =  0.250640804156
