-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.274589654111
cusum  =  0.109862190901
eta  =  0.716080454346
hl_amp_ratio  =  0.711681154806
kurtosis  =  -0.582131036823
n_points  =  307
period  =  0.566754837264
period_SNR  =  40.0421270803
period_log10FAP  =  -32.3061713439
period_uncertainty  =  9.20534777183e-05
phase_cusum  =  0.217285399917
phase_eta  =  0.379820799528
phi21  =  4.0702944379
phi31  =  5.335772069
quartile31  =  0.34
r21  =  0.492266003267
r31  =  0.253516069754
shapiro_w  =  0.956239759922
skewness  =  -0.508017805939
slope_per10  =  -0.115413836409
slope_per90  =  0.121491391832
stetson_k  =  0.805008633489
weighted_mean  =  15.406005869
weighted_std  =  0.238574865098
