-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.9


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.377153362162
cusum  =  0.187025208779
eta  =  0.61643808296
hl_amp_ratio  =  0.526607247777
kurtosis  =  -0.860814970551
n_points  =  280
period  =  0.47770367891
period_SNR  =  42.3602621986
period_log10FAP  =  -35.2552468666
period_uncertainty  =  6.53743824582e-05
phase_cusum  =  0.279693615441
phase_eta  =  0.107292020894
phi21  =  0.698534949388
phi31  =  1.8142759031
quartile31  =  0.55
r21  =  0.460041411679
r31  =  0.355113731646
shapiro_w  =  0.926517009735
skewness  =  -0.550077053365
slope_per10  =  -0.109830542217
slope_per90  =  0.138576780949
stetson_k  =  0.789316956774
weighted_mean  =  15.8880825762
weighted_std  =  0.336090346055
