-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.99


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.34437155729
cusum  =  0.0859740685025
eta  =  0.636630966836
hl_amp_ratio  =  0.165760738121
kurtosis  =  1.34142672436
n_points  =  277
period  =  0.489712837102
period_SNR  =  35.2721916492
period_log10FAP  =  -29.0681949993
period_uncertainty  =  9.61729881392e-05
phase_cusum  =  0.215324699392
phase_eta  =  0.26156028624
phi21  =  0.696335848055
phi31  =  1.3593261866
quartile31  =  0.27
r21  =  0.49320525381
r31  =  0.281671823137
shapiro_w  =  0.785806775093
skewness  =  -1.51371029116
slope_per10  =  -0.0957161035668
slope_per90  =  0.197188957431
stetson_k  =  0.607081235468
weighted_mean  =  13.2219757588
weighted_std  =  0.257196132964
