-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  CEPH_F
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.231892427168
cusum  =  0.173489013498
eta  =  0.426510563737
hl_amp_ratio  =  0.621222980055
kurtosis  =  -1.18672982931
n_points  =  128
period  =  2.31027762472
period_SNR  =  16.9447641964
period_log10FAP  =  -15.5389323929
period_uncertainty  =  0.00114682461852
phase_cusum  =  0.251332991854
phase_eta  =  0.232429944357
phi21  =  0.821200378211
phi31  =  1.95402534489
quartile31  =  0.355
r21  =  0.409568524225
r31  =  0.239265616147
shapiro_w  =  0.936454415321
skewness  =  -0.308249201319
slope_per10  =  -0.608876237671
slope_per90  =  1.11915227331
stetson_k  =  0.834779335272
weighted_mean  =  13.5138089005
weighted_std  =  0.209420842171
