-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.66


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.215119937969
cusum  =  0.302471207158
eta  =  0.666922311787
hl_amp_ratio  =  0.660184243557
kurtosis  =  -0.745667046996
n_points  =  43
period  =  0.315796030169
period_SNR  =  7.38236786565
period_log10FAP  =  -2.33820679307
period_uncertainty  =  3.43555301883e-05
phase_cusum  =  0.374248365377
phase_eta  =  0.368633639263
phi21  =  0.816994175138
phi31  =  -0.363085029814
quartile31  =  0.195
r21  =  0.144855250428
r31  =  0.162402149141
shapiro_w  =  0.960367441177
skewness  =  -0.220436529307
slope_per10  =  -0.603400012478
slope_per90  =  0.413800007664
stetson_k  =  0.800260013756
weighted_mean  =  13.1690697674
weighted_std  =  0.148211256414
