-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  CEPH_F
class_probability =  0.64


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.233533596884
cusum  =  0.209088252789
eta  =  0.746571713795
hl_amp_ratio  =  0.49905218393
kurtosis  =  -0.292464129152
n_points  =  63
period  =  2.82878364839
period_SNR  =  9.9212768938
period_log10FAP  =  -5.74054098355
period_uncertainty  =  0.00178247307597
phase_cusum  =  0.26081510769
phase_eta  =  0.344619860124
phi21  =  0.885727401915
phi31  =  2.25601182751
quartile31  =  0.2
r21  =  0.286741380071
r31  =  0.0750813409805
shapiro_w  =  0.863135635853
skewness  =  -0.908003028662
slope_per10  =  -0.667000012472
slope_per90  =  2.28862853882
stetson_k  =  0.710704606032
weighted_mean  =  13.4764438503
weighted_std  =  0.182738894414
