-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  EB_ED
class_probability =  0.24


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.375514367292
cusum  =  0.347857131737
eta  =  0.0626479167095
hl_amp_ratio  =  5.40431718304
kurtosis  =  2.50951213432
n_points  =  463
period  =  0.222607442138
period_SNR  =  14.9098575187
period_log10FAP  =  -10.8454954194
period_uncertainty  =  1.59510433001e-05
phase_cusum  =  0.131618796558
phase_eta  =  1.99490488521
phi21  =  -0.582615707221
phi31  =  1.32685528329
quartile31  =  0.27
r21  =  0.317846994547
r31  =  0.156960780043
shapiro_w  =  0.618358969688
skewness  =  2.014396383
slope_per10  =  -0.0107247426301
slope_per90  =  0.0134696429203
stetson_k  =  0.53759376891
weighted_mean  =  16.3947230522
weighted_std  =  0.659941947148
