-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.94


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.179551596503
cusum  =  0.135653182575
eta  =  0.651562518253
hl_amp_ratio  =  0.676734299741
kurtosis  =  -1.24609922644
n_points  =  418
period  =  0.338364281876
period_SNR  =  55.0462000818
period_log10FAP  =  -68.9674617506
period_uncertainty  =  3.68535019485e-05
phase_cusum  =  0.266480786182
phase_eta  =  0.296577700742
phi21  =  1.55889320941
phi31  =  1.79978116731
quartile31  =  0.26
r21  =  0.125840058585
r31  =  0.0706212876719
shapiro_w  =  0.935824394226
skewness  =  -0.137709767205
slope_per10  =  -0.0988319645126
slope_per90  =  0.0827776715388
stetson_k  =  0.853533590476
weighted_mean  =  15.2746605214
weighted_std  =  0.142200854422
