-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.300882881358
cusum  =  0.10455629697
eta  =  0.579612875669
hl_amp_ratio  =  0.507661444416
kurtosis  =  -0.489141768386
n_points  =  417
period  =  0.555351315695
period_SNR  =  37.7105465851
period_log10FAP  =  -45.4190974745
period_uncertainty  =  8.27351360955e-05
phase_cusum  =  0.229673078687
phase_eta  =  0.485275358353
phi21  =  0.93676347504
phi31  =  2.30530764214
quartile31  =  0.42
r21  =  0.450596612182
r31  =  0.367223591162
shapiro_w  =  0.952228844166
skewness  =  -0.501135711248
slope_per10  =  -0.0433584393303
slope_per90  =  0.0637574837746
stetson_k  =  0.752682792716
weighted_mean  =  16.8784445366
weighted_std  =  0.305688014628
