-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.286796276485
cusum  =  0.20981945041
eta  =  0.485407200303
hl_amp_ratio  =  0.6012484653
kurtosis  =  -0.495004482193
n_points  =  384
period  =  0.557110752585
period_SNR  =  40.2400335241
period_log10FAP  =  -45.3798708878
period_uncertainty  =  8.32502636773e-05
phase_cusum  =  0.273982530403
phase_eta  =  0.425819233274
phi21  =  0.846797440206
phi31  =  2.05019875165
quartile31  =  0.39
r21  =  0.386916970186
r31  =  0.284536490817
shapiro_w  =  0.961282014847
skewness  =  -0.512303653085
slope_per10  =  -0.0556867680311
slope_per90  =  0.0804084589161
stetson_k  =  0.762973582283
weighted_mean  =  17.2716379199
weighted_std  =  0.258124258661
