-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.98


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.386635672704
cusum  =  0.216849128731
eta  =  0.646038288743
hl_amp_ratio  =  0.431638517007
kurtosis  =  -0.163633585819
n_points  =  386
period  =  0.463723046074
period_SNR  =  44.4892177207
period_log10FAP  =  -46.6574050967
period_uncertainty  =  5.76856064292e-05
phase_cusum  =  0.220229568744
phase_eta  =  0.520774794063
phi21  =  -2.43514187925
phi31  =  -1.87770789163
quartile31  =  0.44
r21  =  0.380094890609
r31  =  0.219588478545
shapiro_w  =  0.918678641319
skewness  =  -0.853029395772
slope_per10  =  -0.039888140496
slope_per90  =  0.0499090117503
stetson_k  =  0.685008151623
weighted_mean  =  17.2613825383
weighted_std  =  0.377259064573
