-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.61


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.173381399188
cusum  =  0.0965232912435
eta  =  0.606109880206
hl_amp_ratio  =  1.12282859292
kurtosis  =  -0.702244864631
n_points  =  390
period  =  0.391592679832
period_SNR  =  42.0359803008
period_log10FAP  =  -51.7616111034
period_uncertainty  =  4.11354136708e-05
phase_cusum  =  0.258728967145
phase_eta  =  0.644423573338
phi21  =  -1.31012315556
phi31  =  -2.34382830169
quartile31  =  0.25
r21  =  0.125211754184
r31  =  0.0410998439595
shapiro_w  =  0.967752277851
skewness  =  -0.233981137228
slope_per10  =  -0.0602213470825
slope_per90  =  0.0863031290009
stetson_k  =  0.853521891219
weighted_mean  =  16.152387516
weighted_std  =  0.151637020804
