-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  EB_ED
class_probability =  0.9


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.0905771444193
cusum  =  0.286923823334
eta  =  0.404334374891
hl_amp_ratio  =  2.11995765057
kurtosis  =  2.68455903901
n_points  =  386
period  =  0.595749532728
period_SNR  =  11.7625983013
period_log10FAP  =  -6.72618730289
period_uncertainty  =  9.52102453709e-05
phase_cusum  =  0.103464075623
phase_eta  =  1.45549517614
phi21  =  2.75473866579
phi31  =  2.53744486684
quartile31  =  0.1
r21  =  0.49209770852
r31  =  0.203652923129
shapiro_w  =  0.792120814323
skewness  =  1.50040044584
slope_per10  =  -0.102278404898
slope_per90  =  0.0858694880937
stetson_k  =  0.563945826259
weighted_mean  =  16.111754529
weighted_std  =  0.17498981344
