-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.96


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.377457213694
cusum  =  0.110059605686
eta  =  0.534935930779
hl_amp_ratio  =  0.267100233716
kurtosis  =  -0.444570068887
n_points  =  349
period  =  0.528531459135
period_SNR  =  41.0793145206
period_log10FAP  =  -43.9146455163
period_uncertainty  =  8.97336965499e-05
phase_cusum  =  0.262031632618
phase_eta  =  0.114331875537
phi21  =  3.94026152123
phi31  =  4.93845114931
quartile31  =  0.45
r21  =  0.45857493852
r31  =  0.343871821272
shapiro_w  =  0.870897054672
skewness  =  -0.888043012508
slope_per10  =  -0.0814717686054
slope_per90  =  0.190439944983
stetson_k  =  0.704943280591
weighted_mean  =  13.9986855873
weighted_std  =  0.304070228348
