-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.96


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.341148323553
cusum  =  0.1128887104
eta  =  0.485065527215
hl_amp_ratio  =  0.351758848443
kurtosis  =  -0.405115269718
n_points  =  239
period  =  0.410913639167
period_SNR  =  30.5115020588
period_log10FAP  =  -30.4432012033
period_uncertainty  =  3.61990611246e-05
phase_cusum  =  0.254400836284
phase_eta  =  0.0801238416836
phi21  =  0.806064498493
phi31  =  1.8580136237
quartile31  =  0.36
r21  =  0.524704163811
r31  =  0.296917141134
shapiro_w  =  0.886991560459
skewness  =  -0.879635847042
slope_per10  =  -0.131915568133
slope_per90  =  0.266875245336
stetson_k  =  0.726162122133
weighted_mean  =  13.9144612069
weighted_std  =  0.287106547247
