-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  EB_EC
class_probability =  0.38


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.489128365992
cusum  =  0.183583066074
eta  =  2.54778672695
hl_amp_ratio  =  3.68014802265
kurtosis  =  -0.909856892957
n_points  =  65
period  =  0.268956060774
period_SNR  =  7.24328011159
period_log10FAP  =  0.0
period_uncertainty  =  2.71070412725e-05
phase_cusum  =  0.150956254695
phase_eta  =  2.05675634632
phi21  =  -0.899233405799
phi31  =  -0.141190562147
quartile31  =  1.26
r21  =  0.0983829968849
r31  =  0.120944833575
shapiro_w  =  0.742403864861
skewness  =  0.909773780634
slope_per10  =  -0.26726615211
slope_per90  =  0.0246571992172
stetson_k  =  0.732964533339
weighted_mean  =  14.9879276693
weighted_std  =  0.633421367277
