-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  EB_EC
class_probability =  0.34


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.220256798004
cusum  =  0.403436526342
eta  =  0.489897552091
hl_amp_ratio  =  1.60221619349
kurtosis  =  -1.61687357425
n_points  =  47
period  =  0.17142007612
period_SNR  =  7.95432418325
period_log10FAP  =  -4.33397595365
period_uncertainty  =  1.37647007436e-05
phase_cusum  =  0.269497136783
phase_eta  =  0.263631875281
phi21  =  -0.671912133177
phi31  =  -2.28410482296
quartile31  =  0.35
r21  =  0.0733772075938
r31  =  0.0662715699706
shapiro_w  =  0.883243083954
skewness  =  0.0467979777226
slope_per10  =  -0.179312406736
slope_per90  =  0.118660086928
stetson_k  =  0.906611326173
weighted_mean  =  17.3764407144
weighted_std  =  0.180499348858
