-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.326950539484
cusum  =  0.144159001429
eta  =  0.764414972295
hl_amp_ratio  =  0.49217183491
kurtosis  =  -0.405693231765
n_points  =  306
period  =  0.512531338902
period_SNR  =  46.4848715312
period_log10FAP  =  -36.3058958129
period_uncertainty  =  9.04520303898e-05
phase_cusum  =  0.238039334193
phase_eta  =  0.271426668218
phi21  =  -2.20820876817
phi31  =  -1.15188876957
quartile31  =  0.39
r21  =  0.449064292783
r31  =  0.251693589914
shapiro_w  =  0.962809443474
skewness  =  -0.527332772073
slope_per10  =  -0.112767302
slope_per90  =  0.133771655613
stetson_k  =  0.737443873126
weighted_mean  =  15.3806843803
weighted_std  =  0.291857418236
