-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.33


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.366071418644
cusum  =  0.12225469084
eta  =  0.639918752295
hl_amp_ratio  =  0.626807619797
kurtosis  =  -0.732984046411
n_points  =  312
period  =  0.379668958621
period_SNR  =  39.0970352526
period_log10FAP  =  -33.3430108389
period_uncertainty  =  7.38049320133e-05
phase_cusum  =  0.2657433559
phase_eta  =  0.865313102268
phi21  =  0.454151100002
phi31  =  0.477618226409
quartile31  =  0.5125
r21  =  0.137708661976
r31  =  0.0671606692579
shapiro_w  =  0.954227030277
skewness  =  -0.462884376607
slope_per10  =  -0.0279691834155
slope_per90  =  0.0300761048792
stetson_k  =  0.811720970513
weighted_mean  =  11.751153068
weighted_std  =  0.351065029515
