-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.5


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.158239806257
cusum  =  0.166396950188
eta  =  0.577724656545
hl_amp_ratio  =  0.888411409507
kurtosis  =  -1.27131261943
n_points  =  285
period  =  0.395046606965
period_SNR  =  57.7046164016
period_log10FAP  =  -50.0316787538
period_uncertainty  =  5.37380902704e-05
phase_cusum  =  0.253045793116
phase_eta  =  0.179684763891
phi21  =  0.386126198475
phi31  =  1.63135816903
quartile31  =  0.2
r21  =  0.0668672079787
r31  =  0.127457460125
shapiro_w  =  0.947334229946
skewness  =  -0.0717419772928
slope_per10  =  -0.166128029435
slope_per90  =  0.192488511759
stetson_k  =  0.884264534397
weighted_mean  =  13.6815846659
weighted_std  =  0.115299685571
