-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.95


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.362869131136
cusum  =  0.118771262389
eta  =  0.646001864851
hl_amp_ratio  =  0.3420055864
kurtosis  =  0.335828782862
n_points  =  294
period  =  0.501791554109
period_SNR  =  34.2110369139
period_log10FAP  =  -32.9501785576
period_uncertainty  =  6.85957408016e-05
phase_cusum  =  0.211228671577
phase_eta  =  0.329253646331
phi21  =  -2.64163197799
phi31  =  -2.10315992505
quartile31  =  0.37
r21  =  0.370403585497
r31  =  0.151738891366
shapiro_w  =  0.890589118004
skewness  =  -1.02870679257
slope_per10  =  -0.0624755092839
slope_per90  =  0.202040777319
stetson_k  =  0.676482129925
weighted_mean  =  14.7095715693
weighted_std  =  0.285183927068
