-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.97


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.448364491222
cusum  =  0.132285784545
eta  =  0.588987383662
hl_amp_ratio  =  0.277953025195
kurtosis  =  -0.0709991108368
n_points  =  402
period  =  0.478128970445
period_SNR  =  52.9266380332
period_log10FAP  =  -56.7846581688
period_uncertainty  =  7.76435503497e-05
phase_cusum  =  0.228640455173
phase_eta  =  0.16158768387
phi21  =  -2.63562356194
phi31  =  -1.64716467378
quartile31  =  0.475
r21  =  0.438401327866
r31  =  0.273557003931
shapiro_w  =  0.863586783409
skewness  =  -1.02451223501
slope_per10  =  -0.0624692377642
slope_per90  =  0.1251868273
stetson_k  =  0.70073203398
weighted_mean  =  12.8128906661
weighted_std  =  0.374259921211
