-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.95


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.364071178652
cusum  =  0.0878217757173
eta  =  0.684783371574
hl_amp_ratio  =  0.415897205971
kurtosis  =  0.156041444993
n_points  =  357
period  =  0.488398355604
period_SNR  =  40.6510846933
period_log10FAP  =  -42.0208523657
period_uncertainty  =  7.67801238288e-05
phase_cusum  =  0.196812442802
phase_eta  =  0.324286275229
phi21  =  0.812321887016
phi31  =  1.5313244575
quartile31  =  0.39
r21  =  0.484705270507
r31  =  0.313088279497
shapiro_w  =  0.892275989056
skewness  =  -1.02389021277
slope_per10  =  -0.0467022751798
slope_per90  =  0.0745000007252
stetson_k  =  0.735995926408
weighted_mean  =  11.9038935574
weighted_std  =  0.322084805173
