-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.308147592878
cusum  =  0.112140562458
eta  =  0.628702037738
hl_amp_ratio  =  0.400366543469
kurtosis  =  -0.312164420996
n_points  =  329
period  =  0.503903860826
period_SNR  =  41.1930534394
period_log10FAP  =  -40.2952685463
period_uncertainty  =  8.30930370792e-05
phase_cusum  =  0.223419677955
phase_eta  =  0.474378907608
phi21  =  -2.3779290917
phi31  =  -4.45520241586
quartile31  =  0.41
r21  =  0.369405084021
r31  =  0.220998475579
shapiro_w  =  0.910096883774
skewness  =  -0.820223184701
slope_per10  =  -0.0525260287337
slope_per90  =  0.111398706007
stetson_k  =  0.740106108268
weighted_mean  =  14.8675315006
weighted_std  =  0.283179911542
