-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.99


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.29165559495
cusum  =  0.190938662143
eta  =  0.436948834373
hl_amp_ratio  =  0.337236277858
kurtosis  =  -0.780596999765
n_points  =  223
period  =  0.531953601021
period_SNR  =  28.0687077371
period_log10FAP  =  -26.1860792378
period_uncertainty  =  7.71618235809e-05
phase_cusum  =  0.242203649537
phase_eta  =  0.256693070978
phi21  =  -2.48990250505
phi31  =  -1.47455298905
quartile31  =  0.445
r21  =  0.40569099043
r31  =  0.205839697379
shapiro_w  =  0.906474947929
skewness  =  -0.66056984151
slope_per10  =  -0.137206101511
slope_per90  =  0.316760620443
stetson_k  =  0.754682044006
weighted_mean  =  15.8222418004
weighted_std  =  0.255044532072
