-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.88


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.187542179285
cusum  =  0.144007291852
eta  =  0.571434446485
hl_amp_ratio  =  0.65652660269
kurtosis  =  -1.29673870259
n_points  =  212
period  =  0.314266315627
period_SNR  =  23.0566035014
period_log10FAP  =  -20.6795341502
period_uncertainty  =  5.38256296931e-05
phase_cusum  =  0.239110796466
phase_eta  =  1.00132058147
phi21  =  1.04403331204
phi31  =  1.65595744572
quartile31  =  0.29
r21  =  0.179754681301
r31  =  0.0508926888344
shapiro_w  =  0.929308056831
skewness  =  -0.216900510014
slope_per10  =  -0.0726134437881
slope_per90  =  0.0897976009427
stetson_k  =  0.868167860007
weighted_mean  =  13.2640538401
weighted_std  =  0.162493058111
