-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.99


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.328312911968
cusum  =  0.0987547853936
eta  =  0.644983661935
hl_amp_ratio  =  0.582045613047
kurtosis  =  -0.931787376742
n_points  =  288
period  =  0.472966301289
period_SNR  =  37.7903441325
period_log10FAP  =  -31.0076741031
period_uncertainty  =  8.92485503696e-05
phase_cusum  =  0.23982391277
phase_eta  =  0.248682029414
phi21  =  0.777094836674
phi31  =  -1.0339387905
quartile31  =  0.53
r21  =  0.514889880229
r31  =  0.409689392931
shapiro_w  =  0.946834266186
skewness  =  -0.417965800101
slope_per10  =  -0.132299927634
slope_per90  =  0.171711060276
stetson_k  =  0.800503775599
weighted_mean  =  15.0758505155
weighted_std  =  0.327391626695
