-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.245408461343
cusum  =  0.0990997972318
eta  =  0.533004129518
hl_amp_ratio  =  0.597511339491
kurtosis  =  -1.02831164605
n_points  =  309
period  =  0.553233413629
period_SNR  =  41.1786089434
period_log10FAP  =  -35.8246332385
period_uncertainty  =  8.76812201993e-05
phase_cusum  =  0.288538639659
phase_eta  =  0.289636357968
phi21  =  4.23176844358
phi31  =  5.49584689292
quartile31  =  0.37
r21  =  0.467458073194
r31  =  0.266147857932
shapiro_w  =  0.929059624672
skewness  =  -0.456815089763
slope_per10  =  -0.0988066539765
slope_per90  =  0.188078239245
stetson_k  =  0.834394044036
weighted_mean  =  13.9922756849
weighted_std  =  0.233713037438
