-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.89


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.600991993429
cusum  =  0.104021974992
eta  =  0.833147271562
hl_amp_ratio  =  0.546225063287
kurtosis  =  -0.760745767668
n_points  =  249
period  =  0.51090988683
period_SNR  =  38.6645555667
period_log10FAP  =  -30.6684664766
period_uncertainty  =  9.53071579298e-05
phase_cusum  =  0.252357328828
phase_eta  =  0.277407611501
phi21  =  3.9908277012
phi31  =  5.33673278028
quartile31  =  0.76
r21  =  0.446148529575
r31  =  0.274412162636
shapiro_w  =  0.938647806644
skewness  =  -0.523404069088
slope_per10  =  -0.0972927740091
slope_per90  =  0.140291865472
stetson_k  =  0.809757434156
weighted_mean  =  10.2055421687
weighted_std  =  0.497748149278
