-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.98


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.317228313151
cusum  =  0.141035016358
eta  =  0.637517607263
hl_amp_ratio  =  0.290563067556
kurtosis  =  -0.792166951065
n_points  =  319
period  =  0.591141617562
period_SNR  =  39.2919967827
period_log10FAP  =  -39.845231666
period_uncertainty  =  9.4868024165e-05
phase_cusum  =  0.252078359398
phase_eta  =  0.338466157734
phi21  =  -2.30729652617
phi31  =  -4.45238609378
quartile31  =  0.48
r21  =  0.432279473624
r31  =  0.329972588883
shapiro_w  =  0.879819750786
skewness  =  -0.718348034567
slope_per10  =  -0.106883190739
slope_per90  =  0.361107538702
stetson_k  =  0.749274304691
weighted_mean  =  13.4603480348
weighted_std  =  0.2955727156
