-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.315438024906
cusum  =  0.124404486499
eta  =  0.658914362507
hl_amp_ratio  =  0.503961216869
kurtosis  =  -0.413374070134
n_points  =  315
period  =  0.519074154785
period_SNR  =  38.9605601627
period_log10FAP  =  -41.2534891774
period_uncertainty  =  8.88115951831e-05
phase_cusum  =  0.225076337248
phase_eta  =  0.0742342909405
phi21  =  0.813669422002
phi31  =  2.18653139524
quartile31  =  0.415
r21  =  0.506604076795
r31  =  0.329217108886
shapiro_w  =  0.943896532059
skewness  =  -0.621165201434
slope_per10  =  -0.137850609241
slope_per90  =  0.290766876188
stetson_k  =  0.782065019461
weighted_mean  =  14.0707222376
weighted_std  =  0.269382199559
