-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.55


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.230823217484
cusum  =  0.289294738621
eta  =  0.552238813563
hl_amp_ratio  =  1.35104417729
kurtosis  =  -0.940568760421
n_points  =  46
period  =  0.332425774799
period_SNR  =  8.12248181281
period_log10FAP  =  -2.48088404522
period_uncertainty  =  4.95152797127e-05
phase_cusum  =  0.295238129322
phase_eta  =  0.470627534057
phi21  =  -3.60114389981
phi31  =  -4.94002447399
quartile31  =  0.2775
r21  =  0.288147277988
r31  =  0.333702643892
shapiro_w  =  0.953269541264
skewness  =  -0.136063010012
slope_per10  =  -0.250774542949
slope_per90  =  0.834900015034
stetson_k  =  0.827628535791
weighted_mean  =  13.6566978193
weighted_std  =  0.172515742101
